Impressum
author: Dennis Ried; Antje Tumat-Schnurr
language: de; en
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lizenzierung

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte werden – sofern nicht anders angegeben – unter einer Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-Lizenz zur Verfügung gestellt. Inhalte und Rechte Dritter verbleiben bei Ihren Inhaber*innen.

Links

Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt der von dieser Seite verlinkten externen Internetseiten und sind für diese auch nicht verantwortlich. Eine Prüfung bei der Verlinkung ergab keine strafbaren Inhalte auf diesen Seiten. Alle Linkangaben ohne Gewähr. Seitenaufrufe externer Seiten über diese Links erfolgen auf eigene Gefahr. Dies gilt für alle Links auf dieser Internetseite.

Haftungsausschluss

Die Inhalte dieses Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen.

Für inhaltliche oder technische Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an henze-digital [at] zenmem.de

Technische Umsetzung und Verantwortung

Dr. Dennis Ried

Zentrum Musik – Edition – Medien der Universität Paderborn Musikwissenschaftliches Seminar Detmold/Paderborn Hornsche Straße 39 32756 Detmold

E-Mail: dennis.ried [at] uni-paderborn.de Telefon: +49 5231 975-855

Disclaimer

The Henze-Digital project makes every effort to provide timely and accurate information. Nevertheless, mistakes and confusions may occur. The Henze-Digital project does not assume liability for relevance, accuracy and completeness of the information provided. The Henze-Digital project is only liable for material or immaterial damages if it can be proved that the Henze-Digital project caused damage deliberately or through gross negligence. The damages include those which arise from the use or misuse of the information provided or direct or indirect damages which arise through the use of faulty or incomplete information. The Henze-Digital project reserves the right to change, supplement, or delete some or all of the information on its Internet web site without notice. Similarly, the Henze-Digital project also reserves the right to temporarily or permanently discontinue the Internet web site.

Individuals or organisations providing information on the internet are only responsible for illegal and punishable contents derived from other sources which are accessed by direct or indirect connections, e.g. links, if the individuals and organisations are aware of the nature of these contents on these web sites. Contents derived from other sources are noted appropriately. The Henze-Digital project has no influence whatsoever on contents derived from another sources and does not promote them. The Henze-Digital project has no knowledge of illegal or offensive contents contained in the linked web sites from other information providers. If there are illegal and offensive contents on the web sites of other information providers, the Henze-Digital project distances itself from these contents.

Technical realisation

Dr. Dennis Ried

Zentrum Musik – Edition – Medien at Paderborn University Musikwissenschaftliches Seminar Detmold/Paderborn Hornsche Straße 39 32756 Detmold Germany

Mail: dennis.ried [at] uni-paderborn.de Phone: +49 5231 975-855